0 45 90 135 180 200.0

400.0

600.0

800.0

1000

1200

1400

1600

1800

2000

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

0 45 90 135

0 45 90 135 c.m. [deg.]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 45 90 135

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

M_R

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0